)c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2v

0

0.1

0.2

0.3 10-20%

ALICE_± π_± K pp+ iEBE-VISHNU

±π_± K pp+

)c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2vΔ

0.01 - 0 0.01 )c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2v

0

0.1

0.2

0.3 =2.76 TeV NNs Pb-Pb 20-30%

)c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2vΔ

0.01 - 0 0.01

)c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2v

0 0.1 0.2 0.3 30-40%

)c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2vΔ

0.01 - 0 0.01 )c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2v

0 0.1 0.2 0.3 40-50%

)c (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

2vΔ

0.01 - 0 0.01